%!iTeXMac(project):altpdflatex
\documentclass{article}
\usepackage[mathletters]{ucs}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{color}
\usepackage{boxedminipage}
\usepackage{vmargin}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{pst-all}
\usepackage{multicol}

\setmarginsrb{1cm}{1cm}{1cm}{1cm}{0cm}{0cm}{0cm}{0cm}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

\definecolor{gris}{gray}{0.8}

\begin{center}
\fcolorbox{black}{gris}{ Compte rendu d'oral~: PC*} \par \medskip
\begin{boxedminipage}{6cm}
Nom du candidat~: Julien \textsc{Salort}
\end{boxedminipage} \par \medskip
\begin{boxedminipage}{6cm}
Date de l'épreuve~: 21/06/2004
\end{boxedminipage}
\end{center}

\medskip

\begin{center}
\begin{tabular}{|llllll|}
\hline
École~: X/ESPCI & & & & & \\
\hline
Durée de préparation~: & 0 & Durée de passage~: & 50~min & Examinateur~: & B. \textsc{Leridon} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\medskip

\begin{boxedminipage}{\textwidth}
\noindent\textbf{Énoncé}~:
\begin{multicols}{2}
Soit un tube à essai de diamètre $D$ contenant de l'éther. On suppose que la pression partielle d'éther au bord du tube est nulle et celle à l'interface est à l'équilibre. Soit $n$ la fraction molaire d'éther gazeux assimilé à un gaz parfait. Trouver $h(t)$.

\begin{center}
\begin{pspicture}(0,0)(4,4)
\psline(1,4)(1,1)
\psline(2,4)(2,1)
\psarc(1.5,1){0.5}{180}{360}
\psline(1,3)(2,3)
\psline{<->}(0.7,4)(0.7,3)
\uput{4pt}[180](0.7,3.5){$h(t)$}
\end{pspicture}
\end{center}
\end{multicols}

\noindent\textbf{Solution proposée et commentaire du candidat}~:\par\smallskip
Cet exercice a été traité en TD. Malheureusement, j'ai été mauvais. Ce n'est pas très bon de se laisser trop guider pour un exercice aussi simple…

\smallskip\noindent\textbf{Note}~: 8/20 (m'en fous, je suis admis quand même…)

\end{boxedminipage}

\end{document}